Sábado y domingo interrumpirán servicio electrico en Gran Sto. Dgo y otras zona del país por mantenimiento

Santo Domingo Este.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este) informó que dará mantenimiento este fin de semana